# DRY RUNNING SPEED
#     Nothing faster than 20 feet per minute (.19)
#

# '91' is as fast as we want to slew
ramp a  5 91  5 91
ramp b  5 91  5 91

# .19 is as fast as we want to run projector (20 feet per minute)
spd a .19 .19 1 0
spd b .19 .19 1 0

# Redefine 'ycm' to use 'dry' shooting speed
runcmd ycm     run\ycmdry.run    1

